<root>
	<Interfaces>
	</Interfaces>

	<Properties>
		<moveSpeed>
			<Type>			UINT8			</Type> <!-- 使用时要缩放10倍, 最高25.5米每秒 -->
			<Flags>			ALL_CLIENTS		</Flags>
			<Default>		50			</Default>
		</moveSpeed>

		<isMoving>
			<Type>			BOOL			</Type>
			<Flags>			CELL_PRIVATE		</Flags>
			<Default>		0			</Default>
		</isMoving>

		<nextMoveTime>
			<Type>			UINT32			</Type>
			<Flags>			CELL_PRIVATE		</Flags>
			<Default>		0			</Default>
		</nextMoveTime>
	</Properties>

	<CellMethods>
	</CellMethods>

	<ClientMethods>
	</ClientMethods>
</root>

